0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Amount of substance / 10^{-10} mol

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Integrated signal / 10^9 counts

Nonanoic acid, m/z = 157

a)

Measurements Linear regression Confidence interval (95%)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Amount of substance / 10^{-10} mol

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Integrated signal / 10^9 counts

Azelaic acid, m/z = 187

b)