0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

50 bar 250 bar 500 bar 830 bar a(q) q (¯^{-1})

PC:PE

50 bar 250 bar 500 bar 950 bar a(q) q (¯^{-1})

PC:PE + sq